Spis treści
Diagnoskop 1.68

Narzędzie do twojego serwisu!

Spis treści:

Przegląd okien programu


Przegląd okien programu

Podstawowe operacje

Tryb pracy

Zapis danych

Odczyt danych

Kursory

Powiększenie

Drukowanie

Informacje o firmie

Praca z konfiguracjami

Odczyt konfiguracji

Zapis konfiguracji

Nowy katalog

Opis wykonywania pomiarów

Wykonywanie pomiarów

Podstawa czasu

Nowe pomiary

Opóźnienie

Ustawienia

Ustawienia programu

Ustawienia kanałów (oscyloskop)

Ustawienia kanałów (rejestrator i diagnoskop)

Kalibracja przed wykonaniem pomiarów

Zaawansowane

Menedżer konfiguracji

Okno zmiany nazwy

Katalog konfiguracji

Wybór katalogu konfiguracji

Opcje importu konfiguracji

Potwierdzenie importu katalogu


Okno trybu pracy
Tryb pracy

Zmiana trybu pracy

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno zapisu danych
Zapis danych

Zapis danych

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno odczytu danych
Odczyt danych

Odczyt danych

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno kursorów
Kursory

Kursory odstępów czasowych i wartości chwilowych

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno wyboru powiększenia
Powiększenie

Wybór powiększenia

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno drukowania
Drukowanie

Drukowanie

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno informacji o firmie
Informacje o firmie

Informacje o firmie

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno odczytu konfiguracji
Odczyt konfiguracji

Odczyt konfiguracji

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno zapisu konfiguracji
Zapis konfiguracji

Zapis konfiguracji

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Tworzenie nowego katalogu
Nowy katalog

Nowy katalog

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno opisu wykonywania pomiarów
Opis wykonywania pomiarów

Opis wykonywania pomiarów

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno podstawy czasu (oscyloskop)
Podstawa czasu (oscyloskop)

Podstawa czasu

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno nowych pomiarów (rejestrator)
Nowe pomiary (rejestrator)

Nowe pomiary

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno opóźnienia (diagnoskop)
Opóźnienie (diagnoskop)

Opóźnienie

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno ustawień programu
Ustawienia programu

Detekcja urządzenia, katalog konfiguracji

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno ustawień kanałów (oscyloskop)
Ustawienia kanałów (oscyloskop)

A + B + synchronizacja

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno ustawień kanałów (rejestrator i diagnoskop)
Ustawienia kanałów (rejestrator i diagnoskop)

A + B + C + D

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno kalibracji

Kalibracja przed wykonywaniem pomiarów

Zobacz także:

Kalibracja oscyloskopu

Przegląd okien programu


Okno Menedżera konfiguracji
Menedżer konfiguracji

Menedżer konfiguracji

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno zmiany nazwy (konfiguracji lub katalogu)
Okno zmiany nazwy

Zmiana nazwy konfiguracji lub katalogu

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno katalogu konfiguracji
Katalog konfiguracji

Katalog konfiguracji

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno wyboru katalogu konfiguracji
Wybór katalogu konfiguracji

Wybór katalogu konfiguracji

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno opcji importu konfiguracji
Opcje importu konfiguracji

Opcje importu konfiguracji

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Okno potwierdzenia importu katalogu
Potwierdzenie importu katalogu

Potwierdzenie importu katalogu

Zobacz także:

Przegląd okien programu


Kalibracja oscyloskopu

Kalibracja oscyloskopu

Zobacz także:

Kalibracja przed wykonywaniem pomiarów